% Necesidades de laboratorio para la asignatura de Arquitectura de
% Computadores.

\documentstyle{article}

\begin{document}

\Large

\medskip

\centerline{\bf Arquitectura de Computadores.} 
\centerline{\bf Necesidades de Laboratorio.}

\bigskip
\bigskip

\normalsize

Las pr\'aticas se realizar\'an sobre 20 computadores del tipo PC que debe de
tener las siguientes caracter\'{\i}sticas:

$\star$ Procesador 80486DX o superior.

$\star$ Bus con arquitectura ISA.

$\star$ Al menos 8 MBytes de memoria RAM.

$\star$ Disco duro de 400Bytes o superior. 

$\star$ Tarjeta gr\'afica SVGA con al menos 1 MByte de memoria.

$\star$ Monitor de 17 pulgadas, color, SVGA.

$\star$ Tarjeta de red Ethernet.

$\star$ Rat\'on serie de 3 botones.


Adem\'as necesitamos un computador de mayor potencia para que actue como
servidor de ficheros. Sus caracter\'{\i}sticas deben ser:

$\star$ Procesador Pentium a 100MHz.

$\star$ Bus con arquitectura PCI.

$\star$ Al menos 32 MBytes de memoria RAM.

$\star$ Disco duro de 2GBytes, SCSI-2.

$\star$ CD-ROM.

$\star$ Tarjeta gr\'afica SVGA PCI con al menos 1 MByte de memoria.

$\star$ Monitor de 17 pulgadas, color, SVGA.

$\star$ Tarjeta de red Ethernet PCI.

$\star$ Rat\'on serie de 3 botones.

El software necesario para desarrollar las pr\'acticas es necesario el
siguiente software (1 licencia m\'as manuales, por computador):

$\star$ Sistema Operativo MS-DOS.

$\star$ Compilador de Lenguaje C, preferiblemente, Turbo C 2.00 de Borland.

$\star$ Ensamblador para 8086, preferiblemente, Turbo Assembler.

\end{document}
